# BBL runtime parameters
 &BBL_PARM01
 bbl_wvel      = 1.D-5
 bbl_hvel      = 1.D0
 bbl_initEta   = 20.D0
 bbl_thetaFile = ' '
 bbl_saltFile  = ' '
 bbl_etaFile   = ' '
 &
