# BBL runtime parameters
 &BBL_PARM01
 bbl_RelaxH    = 86400.
 bbl_RelaxR    = 2592000.
 bbl_InitEta   = 20.
 bbl_thetaFile = ' '
 bbl_saltFile  = ' '
 bbl_etaFile   = ' '
 &
