--- manual/s_outp_pkgs/text/diagnostics.tex	2011/06/21 17:52:37	1.11
+++ manual/s_outp_pkgs/text/diagnostics.tex	2013/06/12 22:26:48	1.12
@@ -380,7 +380,7 @@
    levels(1:5,1) = 1.,2.,3.,4.,5.,
    filename(1) = 'diagout1',
   frequency(1) = 86400.,
-  fields(1:3,2) = 'THETA   ','SALT    ',
+  fields(1:2,2) = 'THETA   ','SALT    ',
    filename(2) = 'diagout2',
   fileflags(2) = ' P1     ',
   frequency(2) = 3600.,
