--- manual/s_overview/text/assim_figure.tex	2001/11/19 19:58:20	1.3
+++ manual/s_overview/text/assim_figure.tex	2001/11/21 16:33:17	1.4
@@ -2,7 +2,7 @@
  \begin{center}
    \includegraphics*[width=.5\textwidth]{part1/globes.eps}
 \\
-   \includegraphics*[width=.7\textwidth]{part1/ssh_sim_assim_obs.eps}
+   \includegraphics*[width=.7\textwidth]{part1/ssh_sim_assim_obs}
  \end{center}
 \caption{Top panel shows circulation patterns from a
 multi-decade, global circulation simulation constrained by Topex altimeter
@@ -10,5 +10,5 @@
 sea-surface height in unconstrained (left), constrained (middle) simulations
 and in observations. This output is from a higher resolution, shorter
 duration experiment with equatorially enhanced grid spacing.}
-\label{fig:hs_zave_u}
+\label{fig:assimilated-globes}
 \end{figure}
