--- manual/s_overview/text/assim_figure.tex	2002/02/28 19:32:19	1.5
+++ manual/s_overview/text/assim_figure.tex	2010/08/27 13:13:30	1.6
@@ -1,9 +1,9 @@
 \begin{rawhtml}MITGCM_INSERT_FIGURE_BEGIN assimilated-globes\end{rawhtml}
 \begin{figure}
  \begin{center}
-   \includegraphics*[width=.5\textwidth]{part1/globes.eps}
+   \includegraphics*[width=.5\textwidth]{s_overview/figs/globes.eps}
 \\
-   \includegraphics*[width=.7\textwidth]{part1/ssh_sim_assim_obs}
+   \includegraphics*[width=.7\textwidth]{s_overview/figs/ssh_sim_assim_obs}
  \end{center}
 \caption{Top panel shows circulation patterns from a
 multi-year, global circulation simulation constrained by Topex altimeter
