--- manual/s_overview/text/lab_figure.tex	2001/10/10 16:48:44	1.1
+++ manual/s_overview/text/lab_figure.tex	2001/10/25 12:06:56	1.2
@@ -3,6 +3,7 @@
    \includegraphics*[1.5in,1.5in][8.0in,8.2in]{part1/lab.ps} \\
    \includegraphics*[1.5in,0.5in][8.0in,8.5in]{part1/labflow.eps}
   }
-\caption{}
+\caption{A numerical simulation (left) of a 1m diameter laboratory
+experiment (right) using MITgcm.}
 \label{fig:lab-simulation}
 \end{figure}
