--- manual/s_overview/text/lab_figure.tex	2001/10/25 12:06:56	1.2
+++ manual/s_overview/text/lab_figure.tex	2002/02/28 19:32:19	1.3
@@ -1,3 +1,4 @@
+\begin{rawhtml}MITGCM_INSERT_FIGURE_BEGIN lab-simulation\end{rawhtml}
 \begin{figure}
   \resizebox{7.0in}{4.5in}{
    \includegraphics*[1.5in,1.5in][8.0in,8.2in]{part1/lab.ps} \\
@@ -7,3 +8,4 @@
 experiment (right) using MITgcm.}
 \label{fig:lab-simulation}
 \end{figure}
+\begin{rawhtml}MITGCM_INSERT_FIGURE_END\end{rawhtml}
