--- manual/s_phys_pkgs/text/gmredi.tex	2006/04/05 03:35:15	1.11
+++ manual/s_phys_pkgs/text/gmredi.tex	2006/04/06 21:35:26	1.12
@@ -379,6 +379,7 @@
 \subsubsection{Package Reference}
 \label{sec:pkg:gmredi:diagnostics}
 
+{\footnotesize
 \begin{verbatim}
 ------------------------------------------------------------------------
 <-Name->|Levs|<-parsing code->|<--  Units   -->|<- Tile (max=80c) 
@@ -396,6 +397,7 @@
 GM_KuzTz| 15 |UU   186MR      |degC.m^3/s      |Redi Off-diagonal Tempetature flux: X component
 GM_KvzTz| 15 |VV   185MR      |degC.m^3/s      |Redi Off-diagonal Tempetature flux: Y component
 \end{verbatim}
+}
 
 \subsubsection{Package Reference}
 % DO NOT EDIT HERE
