--- manual/s_phys_pkgs/text/gmredi.tex	2001/11/13 19:01:42	1.5
+++ manual/s_phys_pkgs/text/gmredi.tex	2004/01/28 17:13:33	1.6
@@ -372,6 +372,8 @@
 \label{fig-mixedlayer}
 \end{figure}
 
+\subsection{Package Reference}
+% DO NOT EDIT HERE
 
 
 
